# Colt Pyton

Оружия Энциклопедия

Colt "Pyton".


Револьверы серии "Питон" впервые появились в продаже в 1955 году. Первоначально длина ствола составляла 6 дюймов (153 мм), но позднее появились модификации со стволами 2,5, 4 и 8 дюймов. В настоящее время выпуск револьверов этой серии прекращен, они выпускаются только штучными экземплярами по индивидуальным заказам.

"Питон" - шестизарядный револьвер с УСМ двойного действия. Барабан для перезарядки откидывается влево, защелка барабана расположена в задней части рамки. Предусмотрен автоматический предохранитель, не дающий курку достать ударник, если спусковой крючок выжат не полностью. Прицельные приспособления - регулируемый в двух плоскостях целик и неподвижная мушка с яркой вставкой.

Щечки рукоятки деревянные, отделка для стандартных моделей - воронение и полировка, для моделей "Элит" - хромирование, а щечки рукоятки выполнены из ценных пород дерева.

Револьверы "Питон" считаются надежным, высококачественным и точным оружием, пригодным как для самообороны, так и для служебного пользования и даже охоты. Помимо этого, револьверы выпуска до 1960х годов, отличающиеся серийными номерами без букв, являются предметами коллекционирования.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


США


Калибр


.357 Magnum


Длина


240 мм (с длиной ствола 102 мм)


Длина ствола


64, 102, 153 или 230 мм


Вес без патронов


1100 г (со стволом 102 мм)


Емкость барабана


6 патронов


Прицельная дальность


50 м