# Cz 52

Оружия Энциклопедия

CZ 52.


Созданный под стандартный на тот момент для стран Варшавского договора патрон 7,62 мм ТТ, ЧЗ 52 был принят на вооружение Чехословацкой армии в 1952 году.

Пистолет построен по редкой для пистолетов схеме с неподвижным стволом и запиранием посредством роликов, аналогичную немецким пулеметам. Трехпозиционный предохранитель расположен на левой стороне рамки, играет роль рычага безопасного спуска (нижнее нефиксируемое положение). Ударник сделан из хрупкой стали, и не рекомендуется производить спуск "всухую", во избежании его поломки.

ЧЗ 52 имеет высокую точность и кучность, рукоятка обеспечивает удобное удержяние.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Чехословакия


Калибр


7,62 мм ТТ


Длина


209 мм


Длина ствола


120 мм


Вес без патронов


950 г


Емкость магазина


8 патронов