# Cz 100

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Cz 100

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/cz_100.shtml

Создан: 01/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

CZ 100.

ЧЗ 100 - дальнейшее развитие фирмы ЧЗ. Автоматика с коротким ходом ствола с запиранием посредством сцепления с окошком для экстракции гильз. Расщепление осуществляется перекосом ствола в вертикальной плоскости. УСМ только двойного действия.

Пистолет имеет рамку из термопластика, неавтоматические предохранители отсутствуют. Выпускается в двух основных калибрах: 9х19 Para и .40S&W.

Тактико-технические характеристики:

Страна-производитель | Чехия
Калибр | 9х19 Para, .40S&W
Длина | 177 мм
Длина ствола | 96 мм
Вес без патронов | 680 г
Емкость магазина | 10 или 13 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Cz 100

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/cz_100.shtml

Создан: 01/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты