# Cz 999

Оружия Энциклопедия

CZ 999.


Пистолет ЧЗ 999 разработан компанией Zastava Arms (бывшая Crvena Zastava), Сербия. В основу пистолета положена модель ЧЗ 99, и отличается формой рукоятки и слегка измененным УСМ. Помимо этого, в модели 999 предусмотрен не совсем обычный индикатор опустошения магазина - когда остается 3 патрона в ладонь выдвигается небольшой стержень, сигнализируя о малом запасе боеприпасов.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, отпирание и запирание осуществляется перекосом казенной части ствола при взаимодействии фигурного выреза с вкладышем рамки. Сцепление осуществляется одним боевым выступом за окно для экстракции гильз. УСМ курковый, двойного действия. Предусмотрен автоматический предохранитель ударника и рычаг безопасного спуска курка. УСМ имеет селектор режима работы: R" (Revolver - режим "Револьвер") и "P" (Pistol - режим "Пистолет"). В первом режиме взведение курка осуществляется как вручную, так и самовзводом, во втором - только самовзводом. Прицельные приспособления фиксированные, установлены в пазы "ласточкин хвост". Рамка выполнена из алюминиевого сплава, кожух-затвор отштампован из стального листа.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Сербия


Калибр


9х19 Para


Длина


198 мм


Длина ствола


108 мм


Вес без патронов


828 г


Емкость магазина


15 патронов