# Дог-1

Оружия Энциклопедия

Дог-1.


Гладкоствольный револьвер Дог-1 разработан Вятско - Полянским машиностроительным заводом "Молот". Пожалуй, главной конструктивной особенностью этого револьвера является специальное устройство - выступ внутри канала ствола, предназначенный для маркирования пули для опознания при баллистической экспертизе. Полезность сего приспособления разными слоями общества оценивается неоднозначно.

Дог-1 - пятизарядный револьвер с УСМ одинарного или двойного действия. Для стрельбы применяются патроны, собранные в стальной гильзе 32ого охотничьего калибра. Для перезарядки барабан полностью отделяется от револьвера, для чего необходимо оттянуть подпружиненную центральную ось барабана. В соответствии с заказом Дог-1 можно укомплектовать несколькими барабанами, что повышает скорость перезаряжания. Прицельные приспособления простейшие, нерегулируемого типа.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Россия


Калибр


12,5х35 мм


Длина


212 мм


Длина ствола


90 мм


Вес без патронов


850 г


Емкость барабана


5 патронов


Прицельная дальность


25 м