# Дрель

Оружия Энциклопедия

"Дрель".


Малогабаритный пистолет "Дрель" разработан в начале 1990х годов для сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Фактически, "Дрель" - конвертированный под боеприпас 5,45мм и сильно упрощенный пистолет Марголина обр. 1948 года. От последнего его отличает более короткий ствол, отсутствие ряда приспособлений (регулировка усилия спуска, регулируемые прицельные приспособления и т.д.) и упрощенная форма рукоятки.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором. УСМ курковый, с открытым курком, одинарного действия. Своеобразным предохранителем служит специальный паз на курке: когда в него попадает боевой взвод шептала, происходит взаимная блокировка курка и шептала. Прицельные приспособления простейшие, нерегулируемого типа.

"Дрель" выгодно отличается от ПМ удобством в обращении, имеет меньшие габариты. Из недостатков - меньшее останавливающее действие пули 5,45мм.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Россия


Калибр


5,45х18мм


Длина


190 мм


Длина ствола


97 мм


Вес без патронов


560 г


Емкость магазина


10 патронов


Прицельная дальность


50 м