# Enfield No2 Mark1

Оружия Энциклопедия

Enfield No.2 Mark 1.


Enfield No.2 Mark 1 был разработан вы начале 1930х годов на Королевской Оружейной Фабрике (Энфилд, Англия). Технически, да и не только технически, Enfield No.2 Mark 1 - копия револьвера Webley Mark 6 с несколько измененным УСМ.

Однако в конце 1930х годов командование Британского Танкового Корпуса потребовало модифицировать револьвер. Дело в том, что "шпора" курка цеплялась за внутренности танка. В результате Enfield No.2 Mark 1 лишился "шпоры", и получил УСМ только двойного действия. Помимо этого, изменилась форма пластиковых щечек рукоятки. Новый револьвер получил обозначение Enfield No.2 Mark 1*, и большая часть уже выпущенных Enfield No.2 Mark 1 была переделана под новый стандарт.

В 1942 году была выпущена военная модификация под обозначением Enfield No.2 Mark 1**. От базовой модели она отличалась упрощениями в конструкции, но после 1945 года все Enfield No.2 Mark 1** были отозваны из войск и переделаны под Enfield No.2 Mark 1*.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Англия


Калибр


.38/200


Длина


260 мм


Длина ствола


127 мм


Вес без патронов


765 г


Емкость барабана


6 патронов