# Fabrique Nanionale Browning Bdm

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Fabrique Nanionale Browning Bdm

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/fabrique_nanionale_browning_bdm.shtml

Создан: 15/05/2005, изменен: 17/02/2009, 3k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

Fabrique Nanionale Browning BDM.

Browning BDM производился американским подразделением фирмы Fabrique Nationale с 1991 по конец 1990х годов.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется перекосом ствола в вертикальной плоскости и боевым упором за окно для экстракции гильз. Основная особенность Browning BDM - это устройство УСМ (BDM = Browning Double Mode), при помощи любого предмета (ножа, отвертки, монеты) УСМ можно переключить на режим двойного, или только двойного действия. Двусторонний предохранитель играет роль рычага безопасного спуска курка. Прицельные приспособления нерегулируемые.

В целом, Browning BDM заслужил положительные отзывы, однако появился он слишком поздно, когда уже пришла мода на пластиковые пистолеты и пистолеты больших калибров.

Тактико-технические характеристики | 
Страна-производитель | Бельгия
Калибр | 9x19 Para
Длина ствола | 120 мм
Вес без патронов | 870 г
Емкость магазина | 15 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Fabrique Nanionale Browning Bdm

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/fabrique_nanionale_browning_bdm.shtml

Создан: 15/05/2005, изменен: 17/02/2009, 3k

Статья: Нет

Series: Пистолеты