# Fabrique Nationale Browning M1900

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Fabrique Nationale Browning M1900

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/fabrique_nationale_browning_m1900.shtml

Создан: 07/05/2005, изменен: 17/02/2009, 4k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

Fabrique Nationale Browning M.1900 (Browning No.1).

Для того чтобы этот пистолет навеки вошел в анналы истории хватило бы лишь одного эпизода с его участием: именно из такого Браунинга некто Каплан стреляла в некоего Ленина (он же - Ульянов, он же - вождь мирового пролетариата).

Создатель сей адской машины - Джон Мозес Браунинг, начал проектирование самозарядный пистолетов в 1895 году, и уже в 1897 году получил несколько американских патентов на конструкции пистолетов. Браунинг запатентовал четыре основных конструкции пистолетов - со свободным затвором, с кротким ходом ствола и с газоотводной автоматикой. Эти схемы, разработанные более ста лет назад, до сих пор являются основными схемами построения пистолетов. К 1898 году Дж. М. Браунинг имел полностью проработанную конструкцию пистолетов со свободным ходом затвора и коротким ходом ствола.

Но обе схемы вызвали интерес лишь у фирмы Кольт, Fabrique Nationale заинтересовалась только более простой, но вместе с тем - менее мощной схемой со свободным затвором. Именно эта схема легла в основу конструкции первого по-настоящему популярного в Европе самозарядного пистолета FN modele 1900, называемого еще "Браунинг номер 1". С 1900 по 1911 год было выпущено более 700000 пистолетов FN modele 1900. Помимо этого, существует огромное количество клонов этого пистолета, выпускаемых, в основном, в Китае.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором, ствол жестко закреплен в рамке и неподвижен при стрельбе. Возвратная пружина играет роль боевой пружины, воздействуя на ударник через специальный рычаг, и находится не под стволом, не на стволе, как у большинства современных конструкций, а над стволом. В результате ствол сильно сместился вниз, с чем связано то, что окошко для экстракции гильз находится не на затворе, а на рамке.

УСМ одинарного действия, неавтоматический предохранитель расположен на левой стороне рамки. Прицельные приспособления фиксированного типа. Питание осуществляется из магазина емкостью 7 патронов, защелка магазина расположена в нижней части рукоятки.

Тактико-технические характеристики | 
Страна-производитель | Бельгия
Калибр | 7,62х17 мм SR, 7,65мм Browning, .32 ACP
Длина | 172 мм
Длина ствола | 102 мм
Вес без патронов | 625 г
Емкость магазина | 7 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Fabrique Nationale Browning M1900

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/fabrique_nationale_browning_m1900.shtml

Создан: 07/05/2005, изменен: 17/02/2009, 4k

Статья: Нет

Series: Пистолеты