# Fabrique Nationale Browning M1903

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Fabrique Nationale Browning M1903

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/fabrique_nationale_browning_m1903.shtml

Создан: 07/05/2005, изменен: 17/02/2009, 5k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

Fabrique Nationale Browning M.1903 (Browning No.2).

После создания первого своего самозарядного пистолета Джон Мозес Браунинг принялся за разработку своего второго пистолета, коим стал Fabrique Nationale Browning M.1903. Разработанный в 1902 году, Browning No.2 в своей ранней модификации выпускался фирмой Кольт под обозначением Colt Pocket Automatic pistol M.1903.

Такие Кольты выдавались высшим офицерским чинам армии США вплоть до 1970х годов, и вообще американская версия M.1903 оказалась более удачной, нежели его бельгийский собрат. В первую очередь из-за того, что американский пистолет оказался более надежным, помимо этого в различных модификациях Colt Pocket Automatic pistol M.1903 имел открытый или срытый курок. В Европе M.1903 вскоре был вытеснен более удачной конструкцией FN Browning М.1910.

Однако FN Browning М.1903 состоял на вооружении армий Бельгии, Дании, Турции и других стран, а так же (в небольших количествах) был закуплен для Российской полиции. В ходе первой мировой войны Шведы наладили производство Браунинга М.1903 на заводе Husqvarna Vapenfabrik AB, под обозначением 9мм М/1907, и с 1917 по 1942 год произвели около 100000 штук.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором, ствол при стрельбе неподвижен, возвратная пружина, в отличие от М.1900, расположена под стволом. УСМ курковый, одинарного действия. Неавтоматический предохранитель расположен на левой стороне рамки, при включении блокирует УСМ и затвор. Автоматический предохранитель на задней части рукоятки блокирует шептало, и выключается при полном обхвате рукой. Затворная задержка расположена на правой стороне рамки над спусковой скобой.

FN Browning М.1903 стал передовой конструкцией своего времени. По сегодняшним меркам он, конечно, слабоват, но тогда он отличался от прочих образцов достаточно высокой скорострельностью и отличной точностью стрельбы.

Тактико-технические характеристики | 
Страна-производитель | Бельгия
Калибр | 9x20мм SR Browning Long, .32ACP
Длина | 205 мм
Длина ствола | 127 мм
Вес без патронов | 930 г
Емкость магазина | 7 или 8 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Fabrique Nationale Browning M1903

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/fabrique_nationale_browning_m1903.shtml

Создан: 07/05/2005, изменен: 17/02/2009, 5k

Статья: Нет

Series: Пистолеты