# Fabrique Nationale Browning M1910

Оружия Энциклопедия

Fabrique Nationale Browning M1910.


Конструкциям Браунинга вообще везет на ключевые роли в мировой истории: именно из такого пистолета в июле 1914 года в Сараево Гаврило Принцип убил Эрцгерцога Фердинанда, что послужило поводом для первой мировой войны.

Браунинг 1910 года был создан на замену конструкции 1903 года Fabrique Nationale Browning M.1903. Пистолет создавался под два патрона: 7.65х17мм Браунинг, разработанного для Браунинга М.1900 и .380АСР, разработанного для пистолета 1908 года.

В 1922 году пистолет был модернизирован: были удлинены ствол и рукоятка, в результате чего вместительность магазина выросла на 2 патрона. Производство обоих пистолетов продолжалось до 1983 года, с 1950х годов выпускались два варианта - модель 125 с фиксированными прицельными приспособлениями, и модель 130 с регулируемыми.

В США эта модель производилась с 1951 года под патрон .380 и обозначалась "Browning 380 pistol". С 1971 года эти пистолеты приобрели регулируемые прицельные приспособления и, согласно американского закона об импорте оружия - более длинную рукоятку.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором. УСМ ударниковый, одинарного действия. Предусмотрены три предохранителя: магазинный, автоматический на задней части рукоятки, выключается при полном обхвате рукой, и неавтоматический предохранитель на левой стороне рамки, блокирующий шептало и затвор. Возвратная пружина, в отличие от ранних конструкций, расположена на стволе.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Бельгия


Калибр


.32ACP или .380ACP


Длина


153 мм


Длина ствола


88 мм


Вес без патронов


590 г


Емкость магазина


6 или 7 патронов