# Fabrique Nationale Five-seven

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Fabrique Nationale Five-seven

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/fn_57.shtml

Создан: 08/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

FN Five-Seven.

Пистолет five-seven разработан бельгийской компанией Fabrique Nationale в качестве компаньона, второго страховочного ствола, к пистолету-пулемету P-90, выпускаемому этой же фирмой. Главной особенностью пистолета является специально разработанный патрон SS190 калибра 5,7 мм, развивающего дульную скорость более 500 м/с. Против такой пули не устоит не один бронежилет.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором, УСМ только двойного действия. Рамка полимерная, с креплениями для фонаря или лазерного целеуказателя. Неавтоматический предохранитель флажкового типа расположен на рамке.

Five-seven славится высокой точность стрельбы, благодаря малой отдачи при низкой массе пули.

Тактико-технические характеристики:

Страна-производитель | Бельгия
Калибр | 5,7х28 мм
Длина | 208 мм
Длина ствола | 122,5 мм
Вес без патронов | 618 г
Емкость магазина | 20 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Fabrique Nationale Five-seven

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/fn_57.shtml

Создан: 08/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты