# Форт 12

Оружия Энциклопедия

Форт 12.


Форт 12 - попытка Украины создать свой собственный пистолет на замену устаревшему ПМ. Специально для выпуска Форт 12 было закуплено оборудование в Чехии.

Автоматика основана на отдачи свободного затвора. УСМ двойного действия, скопирован с CZ 82/83. Неавтоматический предохранитель флажкового типа расположен на левой части кожуха-затвора. Магазин двухрядный, на 12 патронов.

Форт 12 имеет более удобную рукоятку, чем ПМ и заметно большую точность стрельбы, однако ранние образцы имели до 40% задержек. В доработанных версиях надежность улучшилась, но пистолет слишком громоздок и тяжел, и до мирового уровня ему далеко.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Украина


Калибр


9х18 ПМ


Длина


180 мм


Длина ствола


95 мм


Вес с патронами


950 г


Емкость магазина


12 патронов