# Fp45 Liberator

Оружия Энциклопедия

FP45 "Liberator".


Это адское орудие было разработано (если, конечно, было что разрабатывать) и изготовлено концерном "Дженерал Моторс" по заказу правительства США в мае 1942 года. Цена одного такого экземпляра составляла менее 2$, всего было выпущено 1000000 штук.

Летом 1942 года пистолеты FP45 были доставлены на базы ВВС США в Великобритании. "Освободителей" вместе с другим оружием, боеприпасами, взрывчаткой и антифашистскими листовками упаковывали в контейнеры, и сбрасывали их над местами расположения партизанских отрядов. Однако очень малая часть пистолетов дошла до партизан. Кстати, под большим вопросом вообще целесообразность создания такого пистолета, тем более - под патрон .45АСР, распространенный в США, и дефицитный в Европе.

Стрельба из такого оружия была эффективной только на малых расстояниях, 10-15 метров. В первую очередь из-за грубости исполнения конструкции, а во-вторых в силу отсутствия прицельных приспособлений. Выстрел сопровождался оглушающим грохотом и ослепительной вспышкой, поскольку не весь заряд успевал сгореть в стволе. Вообще, для того, чтобы использовать "Освободителя" надо дойти до крайней степени отчаяния.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


США


Калибр


.45ACP


Длина


272 мм


Длина ствола


140 мм


Вес без патронов


1100 г


Начальная скорость пули


246 м/с


Емкость магазина


6 патронов