# Glock 17

Оружия Энциклопедия

Glock 17.


Глок 17 был разработан австрийской фирмой Глок для Австрийской же армии. Несмотря на то, что это был первый опыт создания пистолетов для фирмы, пистолет получился на редкость удачным, и принят на вооружении под индексом P80.

Рамка выполнена из ударопрочного термопластика, на передней части предусмотрены крепления для лазерного целеуказателя или фонаря. Пистолет оборудован интегрированным компенсатором подброса ствола в виде отверстий в верхней дульной части ствола и вырезов в кожухе-затворе рядом с мушкой.

Автоматика (кроме пистолетов под патрон .380) основана на коротком ходе ствола, запирание при взаимодействии выступа ствола с окошком для экстракции гильз. Снижение осуществляется фигурным приливом под стволом. УСМ только двойного действия, с тремя автоматическими предохранителями (УСМ "безопасного действия", Safe Action). Усилие спуска регулируется путем замены пружины. Отсутствие неавтоматических предохранителей стало причиной многих несчастных случаев.

Для стрельбы под водой на пистолет устанавливается специальная возвратная пружина, однако это рекламный ход, и не более. Стрельба может вестись только на малых глубинах и на малых расстояниях (порядка одного-двух метров).

Специально для нужд спецподразделений создана модель Глок 18, имеющая возможность вести кроме одиночного огня как автоматический огонь, так и фиксированными очередями по 3 выстрела. Переводчик огня находится на затворе. Выпускается огромное количество аксессуаров для пистолетов Глок, в частности, складной приклад, или специальное крепление, позволяющее использовать запасной магазин в качестве передней рукоятки для удержания. Некоторые детали модели 18, из соображений безопасности, выполнены невзаимозаменяемыми с аналогичными деталями других пистолетов семейства Глок.

Пистолеты Глок выпускаются различных калибров: 9х19 мм Para, .40S&W, 10мм auto, .357SiG, .45ACP, .380/9х17 мм short, причем автоматика последнего основана свободной отдачи затвора. И различных размеров: полу-компактный Глок 19 и компактный Глок 26.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Австрия


Калибр

9х19 мм Para, .40S&W, 10мм auto, .357SiG, .45ACP, .380/9х17 мм short

Длина


186 мм


Длина ствола


114 мм


Вес без патронов


625 г


Емкость магазина


10, 17, 19, 31 патрон