# Goncz Ga-9

Оружия Энциклопедия

Goncz GA-9.


Штурмовой пистолет Goncz GA-9 High Tech pistol был разработан компанией Goncz Armament Inc (Флорида, США). На базе GA-9 так же выпускался карабин, имевший более длинный ствол и деревянный приклад. И пистолет, и карабин выпускались малым тиражом с 1984 по 1990 год.

Надо заметить, что полезность категории "штурмовые пистолеты" находится под сильным сомнением. При массе и габаритах, сравнимых с многими пистолетами-пулеметами (Mini-UZI, HK MP5K), GA-9 не имеет приклада и возможности стрельбы очередями. Благодаря большим габаритам и массе, значительной отдаче и высокой цене GA-9 не имел популярности даже среди криминальных структур, предпочитавших более дешевые пистолеты-пулеметы типа Ingram.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором. УСМ одинарного действия, ручной предохранитель размещен на левой стороне рукоятки. Затвор цилиндрический, расположен в стальной ствольной коробке.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


США


Калибр


9x19 Para


Длина


381 мм


Длина ствола


289 мм


Емкость магазина


19 или 30 патронов