# Гш-18

Оружия Энциклопедия

ГШ-18.


В середине 1990х годов велись разработки нового армейского пистолета на замену устаревшему ПМ. КБП начало разработки с создания собственного патрона повышенной мощности на базе патрона 9х19 Para. Первый вариант пистолета, получивший обозначение П-96 был не очень удачным, и КБП начало разработку нового пистолета ГШ-18 (Грязева, Шипунова), успешно прошедшего испытания в 2000 году. Однако, в связи с принятием на вооружение пистолета МР-443 "Грач" будущее ГШ-18 весьма туманно.

ГШ-18 построен по схеме с коротким ходом ствола. Запирание - поворотом ствола на 10 боевых упоров. УСМ двойного действия, ударниковый, с предварительным частичным взведением ударника при движении затвора и довзведением при нажатии на спусковой крючок. Пистолет оборудован только автоматическими предохранителями, в том числе - на спусковом крючке. Защелка магазина - позади спусковой скобы, может быть переставлена с левой стороны на правую. Одна из характерных особенностей пистолета ГШ-18 - открытый спереди затвор.

Рамка пистолета - из пластика, со стальными вставками. Затвор - штампованный из стального листа. Прицельные приспособления нерегулируемые, целик укреплен не на затворе, а на затворном блоке. Магазин двухрядный, коробчатый, с выходом патронов в два ряда для повышения надежности подачи.

ГШ-18 может использовать любые коммерческие патроны 9х19мм, армейские патроны 9мм НАТО, а также специальные бронебойные патроны отечественной разработки 7Н21 и 9х19мм ПБП.

В целом отзывы о пистолете ГШ-18 самые разные - от восторженных до скептических, со словами "лучше бы они (Грязев и Шипунов) авиапушки делали, у них это лучше получается".

К достоинствам ГШ-18 можно отнести очень малый для своего класса вес, большую емкость магазина, низкое расположение ствола относительно руки стрелка, что дает хорошую точность и кучность стрельбы.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х19 Para, 9мм ПБП, 7Н21


Длина


183 мм


Длина ствола


103 мм


Вес без патронов


580 г


Емкость магазина


18 патронов