# Heckler und Koch Mk23

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Heckler und Koch Mk23

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/heckler_und_koch_mk23.shtml

Создан: 08/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

Heckler und Koch Mk.23 mod 0.

Mk. 23 был разработан немецкой фирмой Хеклер-Кох для US SOCOM (Командование Сил Специальных Операций). Хотя Mk.23 и выиграл конкурс, в котором кроме фирмы ХК участвовала фирма Кольт, все же из-за большого веса и размеров спецподразделения США предпочитают использовать пистолет USP Tactical, имеющим меньший вес, габариты, а так же крепления для лазерного целеуказателя, фонаря и резьбу для установки глушителя.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется одним выступом за окно для экстракции гильз, снижение ствола происходит за счет взаимодействия фигурного выреза в приливе ствола со штифтом в рамке пистолета. УСМ двойного действия. Двухсторонний предохранитель находится в задней части рамки. Ствол выступает из затвора и имеет резьбу для установки глушителя. На рамке предусмотрены крепления для фонаря или ЛЦУ.

Тактико-технические характеристики:

Страна-производитель | Германия
Калибр | .45 ACP
Длина | 245 мм
Вес без патронов | 1100 г
Емкость магазина | 12 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Heckler und Koch Mk23

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/heckler_und_koch_mk23.shtml

Создан: 08/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты