# Heckler und Koch P7

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Heckler und Koch P7

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/heckler_und_koch_p7.shtml

Создан: 08/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

Heckler und Koch P7.

Р7 считается весьма надежным и достаточно точным пистолетом, некоторое время состоял на вооружении полиции ФРГ.

Пистолет имеет две особенности: УСМ взводится нажатием на клавишу, расположенную на передней стороне рукоятки, и запирание затвора осуществляется при помощи газового тормоза.

УСМ только двойного действия, возвратная пружина расположена под стволом. Спусковая скоба имеет упоры для пальца второй руки при стрельбе с двух рук. В целом Р7 достаточно хорошо себя зарекомендовал, однако большая цена способствовала снятию его с вооружения.

Тактико-технические характеристики:

Страна-производитель | Германия
Калибр | 9х19 Para
Длина | 171 мм
Длина ствола | 105 мм
Вес без патронов | 950 г
Емкость магазина | 8 или 13 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Heckler und Koch P7

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/heckler_und_koch_p7.shtml

Создан: 08/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты