# Heckler und Koch P9s

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Heckler und Koch P9s

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/heckler_und_koch_p9s.shtml

Создан: 08/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

Heckler und Koch P9s.

Р9s производился примерно с 1970 по 1990 годы, некоторое время стоял на вооружении морской пехоты США, где использовался с глушителем для проведения специальных операций.

P9s отличает нетрадиционная схема запирания, применявшаяся при создании винтовки G3 и пистолета-пулемета HK MP5 - полусвободный затвор с торможением роликами.

УСМ только двойного действия, возвратная пружина находится на стволе. Неавтоматический предохранитель находится на задней части затвора.

Тактико-технические характеристики:

Страна-производитель | Германия
Калибр | 9х19 Para
Длина | 192 мм
Длина ствола | 102 мм
Вес без патронов | 880 г
Емкость магазина | 9 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Heckler und Koch P9s

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/heckler_und_koch_p9s.shtml

Создан: 08/04/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты