# Хортица

Оружия Энциклопедия

Хортица.


Пистолет Хортица был создан на оружейных предприятиях Украины для замены состоящего на вооружении ПМ советского производства. Главная особенность, пожалуй, не в конструкции пистолета, а в технологии его производства: при изготовлении используется только стандартный металлорежущий инструмент. Еще одно новшество: ствол неподвижный, имеет модульное исполнение, и легко отсоединяется от рамки, позволяя изменить калибр.

Пистолет построен оп схеме с газоотводной автоматикой. При выстреле часть пороховых газов отводится через отверстие впереди патронника, в цилиндр, расположенный под стволом. Поршень, расположенный в передней части затвора, входит в цилиндр. Когда затвор движется в обратном направлении, давление пороховых газов внутри цилиндра замедляет его, поглощая кинетическую энергию, и, тем самым, снижая ощутимую отдачу. УСМ двойного действия, автоматический предохранитель расположен на спусковом крючке.

Существуют три модификации пистолета "Хортица":

Хортица - 125-01 - с УСМ двойного действия, под боеприпас 9х18ПМ;

Хортица - 125-02-DAO - экспортная модель, с УСМ только двойного действия, под патроны 9х18ПМ и 9х19 Para;

Хортица-76 - компактная модель с укороченным затвором, калибра 5,6мм. Кстати, именно такой пистолет был подарен президенту Украины Л. Д. Кучме во время посещения им Запорожья.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Украина


Калибр


5,6мм кольцевого воспламенения, 9х18ПМ или 9х19 Para


Длина


190 мм (137 у модели 76)


Начальная скорость пули


335 м/с (9х18ПМ)


Вес без патронов


770 г (440 г у модели 76)


Емкость магазина


8 или 16 патронов


Прицельная дальность


50 м