# Interdynamic Kg-99

Оружия Энциклопедия

Interdynamic KG-99 (Intratec TEC DC-9).


Если излюбленное оружие отечественного криминалитета - ТТ, то Interdynamic KG-99 имеет такую же славу за океаном, в США. Устрашающий вид, большая емкость магазина и низкая цена способствовали широкому распространению этого штурмового пистолета среди уличных банд американских городов.

Interdynamic KG-99 был разработан в Швеции в начале 1980х годов компанией Interdynamics AB. На родине у такого оружия перспектив не было (перспективы штурмовых пистолетов как класса вообще под вопросом), и производство было начато в филиале компании Interdynamic в США, городе Майами, штат Флорида. Для гражданского ранка была выпущена версия KG-9, стреляющий с открытого затвора, но Бюро по контролю за алкоголем, табачными изделиями и огнестрельным оружием США (US Bureau of  Alcohol, Tobacco and Firearms - BATF) определило, что пистолет легко может быть передалан под автоматическую стрельбу, и его производство было запрещено.

Новая модификация с ударниковым УСМ и стрельбой с закрытым затвором получила обозначение Interdynamic KG-99. В конце 1980х годов производство пистолета (уже под названием Intratec TEC-9) перешло к фирме Intratec Firearms Inc. В 1989 году, после использование TEC-9 в нескольких массовых расстрелах, его продажи на территории штата Калифорния были запрещены.

Пистолет в очередной раз поменял имя (Intratec DC-9), и выпускался до 1994 года, до момента, когда был принят Закон о Штурмовом оружии (Assault Weapons Ban), и DC-9 оказался в списке "поименно" запрещенных стволов.

Конец? Как же! 1995 год. В свет выходит новая модификация, Intratec AB-10, отличающаяся от прежних отсутствием кожуха ствола и резьбы в дульной части ствола. Хотя пистолет и комплектовался магазинами на 10 патронов, но к нему замечательно подходили и старые магазины на 20 и 32 патрона, выпущенные до 1994 года. Потребители, главным образом - все те же уличные банды, не замедлили оценить такую заботу фирмы.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором. УСМ ударниковый, одинарного действия. Цилиндрический затвор расположен внутри ствольной коробки, представляющей единое целое с перфорированным кожухом ствола. Рукоятка затвора играет роль предохранителя. Прицельные приспособления фиксированного типа (фиксированней не бывает - приварены к ствольной коробке). У ранних версий имелась резьба на дульной части ствола для установки глушителя или удлинителя ствола. Питание от магазинов на 20 или 32 патрона (до 1994 года), и на 10 патронов (после 1994 года). Помимо этого, неизвестными производителями, выпускались магазины на 50 патронов.

Interdynamic KG-99 стал настоящим подарком для маргиналов и уличных банд. Для профессионалов и гражданского населения этот пистолет не представляет практической ценности ввиду больших габаритов и веса, а так же ввиду низкой точности и кучности стрельбы и отвратительной надежности.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


США


Калибр


9х19 Para


Длина


317 мм


Длина ствола


127 мм


Вес без патронов


1400 г


Емкость магазина


10, 20, 32 или 50 патронов