# K-100 Grand Power

Оружия Энциклопедия

K-100 Grand Power.


K100 - разработка компании Grand Power SRO (Словакия). Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола. Запирание осуществляется поворотом ствола. Поворот ствола осуществляется благодаря специальному спиральному вырезу в нижней задней части ствола, скользящему по неподвижному стрежню. УСМ курковый, двойного действия. Специально для полиции разработан вариант пистолета, допускающий кроме стрельбы одиночными выстрелами еще и стрельбу очередями по два патрона.

Все органы управления пистолета (предохранитель, затворная задержка, защелка магазина) выведены на обе стороны оружия. Рамка оружия выполнена из пластика, спусковая скоба - в виде отдельной детали. Для разборки оружия скоба оттягивается вниз, как у ПМ. На рамке предусмотрены крепления для ЛЦУ или фонаря.

Пистолет довольно удобен, обладает высокой точностью и надежностью.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Словакия


Калибр


9х19 Para


Длина


203 мм


Длина ствола


108 мм


Вес без патронов


740 г


Емкость магазина


15 патронов