# M-16

Оружия Энциклопедия

M-16.


Если самый узнаваемый автомат России, да, чего скромничать, и большей части мира - АК, то самый узнаваемый автомат США - M-16. Урожденная фирмой Armalite штурмовая винтовка AR-15, после принятия на вооружение вооруженными силами США в 1962 году, получила название M-16, и, с тех пор, подверглась не одной модификации, начиная от M16A1, и до Канадской модификации - C7.

Выгодное отличие M-16 от АК - меньшее количество подвижных частей, и, соответственно, большей кучностью и точностью при стрельбе очередями. Пороховые газы действуют прямо на затворную коробку, что влечет за собой повышенное загрязнение продуктами сгорания, и большие требования по уходу за оружием. Затвор с 8 упорами. Для разборки затворная коробка M-16 "переламывается", на манер охотничьих ружей. К особенностям конструкции стоит отнести приклад на линии ствола, что обеспечивает меньшую вертикальную отдачу. Не совсем удачна конструкция демпфера (ограничителя) отката затвора, который расположен в прикладе, что сделало невозможным выпускать М-16 со складным прикладом, что породило модификации винтовки со складным прикладом на основе телескопических трубок. Магазин - коробчатый, на 20 или 30 патронов. Предусмотрена возможность установки подствольного гранатомета и оптического прицела на рукоятку в верхней части винтовки, предназначенную для переноски оружия.

Начиная с Вьетнама, пожалуй, не найдется войны с участием США, где не применялась бы эта винтовка. В настоящее время существуют охотничьи модификации М-16, которое, согласно законам США, не имею возможности вести огонь очередями, а так же неисчислимое количество гражданских и полицейских версий.


Тактико-технические характеристики (для М16А1):


Страна-производитель


США


Калибр


5,56х45 (.223 Remington)


Длина


990 мм


Длина ствола


508 мм


Вес без патронов


3180 г


Емкость магазина


20, 30 патронов


Боевая скорострельность


40-150 выстр/мин


Прицельная дальность


500 м