# Magnum Desert Eagle

Оружия Энциклопедия

Magnum Desert Eagle.


Боевики конца XX века сделали этот пистолет едва ли не самым популярным в мире. Однако, Орел проектировался как пистолет для спортивной стрельбы и охоты. Разработки начались приблизительно в 1979 году в США. С самого начала встала проблема - схема автоматики "обычных" пистолетов не могла обеспечить необходимое функционирование оружия под боеприпас такого калибра (.357Magnum, позже - .44Magnum и .50AE).

На помощь пришла Израильская фирма Israel Military Industries (IMI), в результате чего пистолет получил автоматику, сродни с автоматикой автомата Калашникова. "Орел" получил поворотный затвор, запирающийся на 3 личинки. Часть пороховых газов после выстрела отводится в газовую камеру, где толкает газовый поршень назад, взводя затвор.

Магазин коробчатый, однорядный, расположен в рукоятке пистолета, и, в зависимости от боеприпасов, может иметь 7, 8 или 9 патронов.

После успешного продвижения "Орла" на рынке, разработчики пошли дальше - создали своеобразный construction-kit (платформа Mark XIX), позволяющий путем замены ствола и магазина переделать Magnum под патрон .357Magnum, .44Magnum или .50AE. Незаменимое для охотника изобретение - позволяет в зависимости от местности и дичи иметь под рукой подходящий пистолет.

Благодаря тому, что сам ствол неподвижен, подвижна лишь затворная рама, стало возможно разместить на нем крепления для установки оптического прицела.

Из-за большого веса и космической стоимости боеприпасов DE навсегда останется только спортивным и охотничьим пистолетам, и никогда не поселится в кобуре сотрудника силовых структур.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


США


Калибр


.357 Magnum, .44 Magnum, .50AE


Длина


260 мм, 362 мм


Длина ствола


152 мм, 254 мм


Вес без патронов


1715 г


Емкость магазина


9, 8, 7 патронов