# Manurhin Mr-73

Оружия Энциклопедия

Manurhin MR-73.


MR-73 разработан в 1973 году для французской жандармерии. Является штатный оружием специальных антитеррористических подразделений (G.I.G.N., R.A.I.D., и др.), помимо этого, MR-73 завоевал популярность среди спортсменов.

MR-73 - классический шестизарядный револьвер, барабан для перезарядки откидывается влево, в откинутом положении блокирует УСМ.

Рамка револьвера фрезеруется из кованых заготовок, ствол изготавливается методом холодной ковки. Вообще, конструкция рассчитана на то, чтобы выдержать двукратное превышение давления пороховых газов при выстреле.

MR-73 отличается высокой надежностью, прочностью, а так же хорошей точностью стрельбы и удобством в обращении.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Франция


Калибр


.357 Magnum, 9x19 Para


Длина


204 или 264 мм


Длина ствола


76 или 133 мм


Вес без патронов


910 или 1050 г


Емкость барабана


6 патронов