# Марго

Оружия Энциклопедия

"Марго".


Спортивный пистолет "Марго" создан на Ижевском Механическом Заводе в начале 90х годов на основе пистолета Марголина обр. 1948 года. От своего прообраза отличается меньшей длиной ствола, наличием фиксированного прицела вместо регулируемого и отсутствием регулятора усилия спуска. Отличная балансировка и удобная рукоятка обеспечивают хорошую точность и кучность стрельбы. Питание от коробчатого магазина на 8 патронов, расположенного в рукоятке.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


5,6 мм (.22ЛР)


Длина


190 мм


Длина ствола


97 мм


Вес без патронов


800 г


Емкость магазина


8 патронов


Начальная скорость пули


200 м/с


Прицельная дальность


50 м