# Mas mle 1950

Оружия Энциклопедия

MAS mle.1950.


Пистолет MAS modele 1950 был разработан фирмой Manufacture d'Armes de Saint-Etienne (MAS) для французской армии в 1950 году, и производился вплоть до 1970х годов.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола и его снижением качающейся серьгой, запирание ствола осуществляется выступами на верхней поверхности казенной части ствола и на внутренней поверхности затора. УСМ одинарного действия. Неавтоматический предохранитель расположен на левой стороне затвора, при включении блокирует только ударник.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Франция


Калибр


9х19 Para


Длина


192 мм


Длина ствола


112 мм


Емкость магазина


9 патронов