# Mauser Hsc

Оружия Энциклопедия

Mauser HSc.


Mauser HSc (Hahn-lSelbstlspanner pistole ausfurung C, или пистолет с самовзводным курком, 3я модификация) был разработан в качестве оружия скрытого ношения германской фирмой Mauser в 1938 году. С началом Второй Мировой эти пистолеты шли, в основном, на вооружение ВВС и ВМФ Германии. В 1945 году выпуск HSc был прекращен, и возобновлен лишь в 1970 году. В 1977 году лицензия на производство была продана итальянцам.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором, возвратная пружина расположена вокруг ствола. УСМ двойного действия, курок скрыт затвором, но предусмотрена небольшая спица, выступающая наружу, позволяющая взвести курок вручную. Вообще, пистолет полностью лишен выступающих деталей чтобы уменьшить возможность зацепиться за одежду при внезапном применении. Даже мушка скрыта в продольной канавке на затворе. Ручной предохранитель расположен на левой стороне затвора, при включении блокирует ударник. Прицельные приспособления фиксированного типа. Защелка магазина расположена в нижней части рукоятки.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Германия


Калибр


.32ACP или .380ACP


Длина


152 мм


Длина ствола


86 мм


Вес без патронов


600 г


Емкость магазина


7 или 8 патронов