# Mauser K-96

Оружия Энциклопедия

Mauser K-96.


Легенда Гражданской Войны, излюбленной оружие чекситов, Маузер К-96 был разработан в 1896 году немецкой фирмой Mauser. Бал представлен на испытания Германской армии, но не был принят на вооружение, зато не испытывал недостатка спроса на рынке гражданского оружия. Пистолет неоднократно модифицировался, выпускался с различной длиной ствола, с отъемным магазином и даже возможностью ведения автоматического огня, и модификациями под патрон 9 мм.

К-96 построен по схеме с коротким ходом ствола, качающейся в вертикальной плоскости боевой личиной. УСМ одинарного действия. Магазин неотъемный коробчатый, двухрядный, расположен перед спусковой скобой, на 6, 10 или 20 патронов. Заряжание производится сверху, при открытом затворе, по одному патрону или с помощью обойм на 10 патронов. Рычаг предохранителя расположен на левой стороне рамки. Прицел - или фиксируемый, или регулируемый по дальности до 1000 м (с ума сойти!). Деревянная кобура примыкается к тыльной части пистолета в качестве приклада для более удобного прицеливания.

В 1915 году начат выпуск К-96 под патрон 9 мм Para, для вооруженных сил Германии (их отличает цифра "9" ,вырезанная на щечках рукоятки). С 1920 года, в связи с ограничениями по Версальскому договору, до 1930 года Маузеры выпускаются с длиной ствола 99 мм, именно эта модификация была закуплена СССР в 1920х годах.

В 1930х годах появляются новые модификации - 711 и 712 с отъемными магазинами, а 712 - с возможностью ведения автоматического огня.

К-96 зарекомендовал себя как пистолет с отличной дальностью и точностью стрельбы, достаточно неприхотлив. Из недостатков - сложность заряжания.

Маузер К-96 прошел обе Мировые войны, в гражданских войнах в России и Испании, в англо-бурской войне в Южной Африке. В 1930х годах выпускался по лицензии в Китае под патрон 11,43 мм.

Нет, Маузер К-96 - это не пистолет, это легенда, это история.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Германия


Калибр


7.63x25mm Mauser (.30 Mauser), 9x19mm Para, 9x25mm Mauser


Длина


310 мм (с длиной ствола 99 мм)


Длина ствола


140 мм, 99 мм и другие


Емкость магазина


6, 10 или 20 патронов


Прицельная дальность


200 м