# Mauser M2

Оружия Энциклопедия

Mauser M2.


Хотя Маузер - немецкая фирма, но сегодня она производит лишь автоматические пушки и охотничье оружие, а права на производство пистолетов марки "Маузер" проданы компании SiGARMS, США.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется поворотом ствола. УСМ только двойного действия, в который включены автоматический предохранители. Неавтоматический предохранитель расположен на тыльной части рамки. Сама рамка выполнена из алюминиевых сплавов, затвор - из стали.

Маузер М2 предназначен для скрытого ношения. Согласно отзывам, отличается приличной точностью стрельбы и высокой надежностью. Главный недостаток - необходимо поддерживать вращающийся ствол в смазанном состоянии, в противном случае возможны задержки при перезаряжании.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


США


Калибр


.45 ACP, .40S&W, .357 SiG


Длина


174 мм


Длина ствола


90 мм


Вес без патронов


900 г


Емкость магазина


8 или 10 патронов