# Mle 1935

Оружия Энциклопедия

Mle. 1935A.


Пистолет Mle. 1935 разработан швейцарцем Шарлем Петером, работавшим на компанию SACM, Франция. Пистолет был принят на вооружение французской армии в 1935 году, но его производство началось лишь в 1936 году. В связи с техническими трудностями в 1938 году конструкция пистолета была упрощена, и новая версия получила индекс Mle. 1935S, в то время как базовая модель стала называться Mle. 1935А. Пистолет Mle. 1935А состоял на вооружении до начала 1950х годов, когда его сменил MAS mle 1950.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется перекосом ствола при помощи качающейся серьги. УСМ курковый, одинарного действия. Неавтоматический предохранитель расположен на левой части затвора. Помимо этого предусмотрен магазинный предохранитель.

Из недостатков стоит выделить малое останавливающее действия патрона 7,65мм Longue.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Франция


Калибр


7,65мм Longue


Длина


188 мм


Длина ствола


105 мм


Вес без патронов


790 г


Емкость магазина


8 патронов