# Мр-412

Оружия Энциклопедия

МР-412.


Этот револьвер создан исключительно для экспорта, что, в общем, нетипично для отечественных производителей оружия. Построенный под патрон .357 Magnun, МР-412 имеет достаточно малый вес для револьвера такого калибра.

Главная отличительная особенность - полимерная рамка (нижняя часть вместе с рукояткой). Верхняя часть рамки, удерживающая ствол - стальная. Для перезарядки рамка переламывается, обнажая казенный срез барабана.

МР-412 оборудован отключаемым эжектором, во включенном состоянии выбрасывающим гильзы из барабана, в выключенном - гильзы лишь частично выдвигаются из барабана. Вот такой вариант коммерческого револьвера от ИЖМЕХа.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


.357 Magnum


Длина


232 мм


Длина ствола


102 мм


Вес без патронов


900 г


Емкость барабана


6 патронов