# Мр-444 Багира

Оружия Энциклопедия

МР-444 "Багира".


Пистолет "Багира" - новая концепция в программе ИЖМАШа. "Багира" выпускается в трех калибрах: "короткий" 9мм - 9х17 мм, 9х18 ПМ и 9х19 Para. Рамка изготовлена из термопластика, при отпирании-запирании ствол перемещается за счет взаимодействия скоса на нижнем выступе ствола со скосом на основании возвратно-буферного механизма, который обеспечивает амортизацию ударов ствола и затвора в крайнем заднем положении. Спусковой механизм размещен в передней и задней направляющих. УСМ двойного действия.

Экстрактор выполняет роль индикатора наличия патрона в патроннике. Неавтоматический предохранитель флажкового типа расположен на задней левой части кожуха-затвора, и, перемещаясь дальше фиксированного положения, обеспечивает безопасный спуск. Автоматический предохранитель не позволяет ударить ударнику по капсулю до тех пор, пока спусковой крючок не будет полностью выжат.

Коробчатый двухрядный магазин на 15 патронов расположен в рукоятке. Защелка магазина находится за спусковой скобой, и может быть переставлена с правой руки на левую.

Прицельные приспособления фиксированные, открытого типа, с нанесенными точками для облегчения прицеливания. Эргономичная форма рукояти обеспеыивает удобное удержание и прицеливание.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х17мм К, 9х18 мм, 9х19 Para


Длина


186 мм


Длина ствола


101 мм


Вес без патронов


760 г


Емкость магазина


15 патронов