# Мр-445 Варяг

Оружия Энциклопедия

МР-445 "Варяг".


Пистолет МР-445 разработан на базе армейского пистолета "Грач" с целью повышения потребительских характеристик: уменьшения массы, повышения коррозийной стойкости, улучшения эргономики, снижения себестоимости изготовления за счет применения пластмассовой рамки. Выпускается в двух основных калибрах: 9х19 Para, .40S&W.

Автоматика основана на коротком ходе ствола, запирание осуществляется перекосом ствола в вертикальной плоскости. УСМ двойного действия. Двухсторонний неавтоматический предохранитель флажкового типа блокирует УСМ. Защелка магазина, расположенная позади спусковой скобы, может быть переустановлена с левой стороны на правую. Выбрасыватель играет роль индикатора наличия патрона в патроннике. Прицельные приспособления, в зависимости от исполнения, могут быть как нерегулируемыми, так и регулируемыми по высоте. Неполная разборка-сборка осуществляется с помощью шомпола, входящего в комплект пистолета.

Кроме МР-445 выпускается укороченная версия пистолета: МР-445С, длиной 188 мм.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х19 Para, .40S&W


Длина


210 мм


Длина ствола


125 мм


Вес без патронов


900 г


Емкость магазина


15 или 17 патронов


Прицельная дальность


50 м