# Мр-448 Скиф

Оружия Энциклопедия

МР-448 "Скиф".


"Скиф" - попытка усовершенствовать устаревший ПМ, из которого взят проверенный временем УСМ. Выпускается ИЖМЕХом в двух основных калибрах - 9х18 ПМ и 9х17 К. МР-448 предназначен для вооружения сил МВД и армейских подразделений.

Автоматика основана на откате свободного затвора, УСМ двойного действия. Флажковый предохранитель расположен на левой стороне затвора, но, по заказу, может быть двухсторонним. Защелка магазина размещена позади спусковой скобы, и может бат как левосторонней, так и правосторонней. Прицельные приспособления фиксированные, открытого типа.

Кроме того, ИЖМЕХ выпускает модификацию МР-448С "Скиф-мини", отличающуюся от базовой версии только длиной ствола и рукоятки.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х17 short, 9х18 мм ПМ


Длина


165 мм


Длина ствола


93,5 мм


Вес без патронов


640 г


Емкость магазина


12 патронов 9мм ПМ или 10 патронов 9мм К


Прицельная дальность


50 м