# Мр-451 Дерринджер

Оружия Энциклопедия

МР-451 "Дерринджер".


Суперкомпактный МР-451 предназначен, в первую очередь, для сотрудников спецслужб. Малая емкость магазина, короткий ствол делают невозможным использовать его в наступательных действиях, но для обороны вполне сгодится. Благодаря своим размерам "Дерринджер" можно спрятать практически на любом участке тела.

Патроны располагаются непосредственно в двух стволах, расположенных вертикально. Предохранитель флажкового типа размещен на левой стороне рамки. УСМ сродни, скорее, охотничьим ружьям, чем пистолетам.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х18 ПМ


Длина


124 мм


Длина ствола


60 мм


Вес без патронов


400 г


Емкость магазина


2 патрона