# Мсп

Оружия Энциклопедия

МСП.


МСП (Малогабаритный Специальный Пистолет), принятый на вооружение спецслужб СССР в 1972 году, разработан в ЦНИИТОЧМАШе в 60х годах. В России он получил неофициальное название "Гроза". Несмотря на то, что МСП был создан около полувека назад, на Западе он практически неизвестен. Дело в том, что это пистолет разработан для специальных операций, и даже Российские источники открыто признают, что он не предназначен для самообороны. МСП - оружие убийцы.

Самая примечательная особенность - пуля у специально разработанного под МСП патрона 7,62х35мм (СП-3) совершено идентична пули от АК-47 7,62х39мм. Бесшумность достигается дозвуковой скоростью пули. При выстреле не производится совершенно никакого звука, не будет даже стука затвора, а из тела жертвы извлекут пулю 7,62мм от АК, что создаст для следствия неразрешимую загадку.

МСП имеет два ствола с вертикальным расположением. Для перезарядки рамка переламывается, в духе Смит и Вессонов конча XIX века, эжектор выдвигает стреляные гильзы из патронника. Рычаг под спусковой скобой предназначен для взвода. Патроны располагаются непосредственно в стволах. Неавтоматические предохранители отсутствуют.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


СССР


Калибр


7,62х35 мм (СП-3)


Длина


115 г


Вес без патронов


530 г


Емкость магазина


2 патрона


Прицельная дальность


15 м