# Nambu 14

Оружия Энциклопедия

Nambu 14.


Этот пистолет, сконструированный японскими оружейниками под руководством генерала Кигиро Намбу, был принят на вооружение японской армии в 1926 году.

Автоматика работает по принципу использования отдачи затвора при коротком ходе ствола, канал ствола запирается защелкой. Во время выстрела все подвижные части пистолета движутся назад, что делает кучность и точность весьма посредственной. Предохранитель расположен на левой стороне рамки, над спусковой скобой. Всего до конца Второй мировой было выпущено около 300000 экземпляров.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Япония


Калибр


8 мм


Длина


229 мм


Длина ствола


114 мм


Вес без патронов


870 г


Емкость магазина


7 патронов