# New Nambu 57

Оружия Энциклопедия

New Nambu 57.


Пистолеты серии New Nambu 57 разработаны компанией "Шин Чуо Когйо КК" армии и полиции Японии. Однако широкого распространения они не получили, и основным пистолетом, стоящим на вооружении, остался Colt M1911. Стоит заметить, что эти пистолеты не имеют абсолютно никакого отношения к пистолету Nambu 14, разработанных под руководством Генерала Намбу.

Семейство New Nambu включает в себя два пистолета: модель 57А и модель 57B.

Пистолет 57А (калибра 9х19 Para) построен по схеме с коротким ходом ствола, с запиранием качающейся серьгой по принципу Кольт-Браунинг, Сцепление осуществляется одним массивным боевым выступом за окошко для экстракции гильз. Снижение ствола осуществляется при взаимодействии фигурного прилива в нижней части ствола с осью затворной задержки. УСМ курковый, с открытым курком, двойного действия. Неавтоматический предохранитель расположен на левой стороне рамки, так же предусмотрен автоматический магазинный предохранитель.

Пистолет 57B (калибра 7,65мм) отличался от 57А меньшими габаритами. Пистолет построен по схеме со свободным затвором. УСМ курковый, с полускрытым курком, двойного действия. Эта модель вообще никогда не поступала в серийное производство.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Япония


Калибр


9х19 Para или 7,65 мм


Длина


198 мм


Длина ствола


118 мм


Вес без патронов


890 г


Емкость магазина


8 патронов


Прицельная дальность


50 м