# Нрс-2

Оружия Энциклопедия

НРС-2.


Нож разведчик стреляющий (НРС-2) совмещает в себе функции холодного и огнестрельного оружия. В рукоятке ножа размещено стреляющие устройство, позволяющее вести бесшумную и беспламенную стрельбу на дальностях до 25 м. Недостатком является, пожалуй, то, что стрельба ведется в направлении, обратном лезвию. Такой способ ведения огня небезопасен для самого стрелка, т.к. существует большой риск порезаться об лезвие. Прицеливание осуществляется через прорезь в боевом упоре. Для предотвращения случайных выстрелов предусмотрен автоматический пердохранитель.

Лезвие ножа выполнено из высококачественной нержавеющей стали, с помощью НРС-2 можно резать и строгать деревянные предметы, перепиливать стальные прутки диаметром до 10 мм, резать стальную проволоку диаметром до 2,5 мм, свитую в две жилы, телефонный кабель диаметром до 5 мм, электрические провода под напряжением до 400 вольт, вворачивать и отворачивать винты диаметром свыше 6 мм, обжимать капсюли-детонаторы.

НРС-2 комплектуется подвеской, позволяющей разместить его на любом участке тела. Ножны представляю собой кусачки, способные перекусить стальную проволоку.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Россия


Калибр


7,62мм СП-4


Длина


254 мм (без ножен)


Начальная скорость пули


185 м/с


Вес без патронов


350 г


Емкость магазина


1 патрон


Прицельная дальность


25 м