# Оц-01 Кобальт

Оружия Энциклопедия

ОЦ-01 "Кобальт".


Револьвер ОЦ-01 предназначен для ведения ближнего боя. Малая мощность патрона 9х18 ПМ не позволяет использовать его эффективно в наступательных целях, так что "Кобальт" - главным образом оружие обороны.

ОЦ-01 - классический шестизарядный револьвер с барабаном, откидывающимся для перезарядки влево. УСМ двойного действия. Прицельные приспособления нерегулируемые.

Для вооружения сотрудников частных охранных предприятий и других организаций с особыми уставными задачами выпускается модификация ОЦ-01С.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х18 ПМ, 9х17 К


Длина


200 мм


Вес без патронов


815 г


Емкость барабана


6 патронов