# Оц-14 Гроза

Оружия Энциклопедия

ОЦ-14 "Гроза".


Изначально стрелково-гранатометный комплекс "Гроза", под специальные девятимиллиметровые боеприпасы СП-5 и СП-6, разрабатывался для спецназа МВД. Позже его реконструировали под патрон 7,62х39 мм обр. 1943 г. для армейского спецназа.

Что же представляет из себя комплекс "Гроза"? В первую очередь - это автомат, на 70% унифицированный с АК, но созданный по системе "булл-пап". В варианте 7,62 мм возможно использование штатных магазинов от автомата Калашникова. Такая компоновка дает возможным сократить длину оружия без ущерба для длины ствола.

В стрелково-гранатометный комплекс входит: передняя дополнительная ручка с удлинителем ствола, глушитель, оптический прицел, и рукоятка с подствольным гранатометом, что и дает возможность использовать "Грозу" в качестве СГК.

Таким образом, располагая одной платформой, фактически, имеем четыре различных оружия для различных задач: карабин, штурмовую винтовку, комплекс для бесшумной снайперской стрельбы и стрелково-гранатометный комплекс.

Из достоинств стоит выделить малый вес и компактность автомата, невероятно широкие тактические возможности применения оружия.

Из недостатков - затрудненное прицеливание, из-за короткой прицельной линии, неудобство упора в плечо, и невозможность ведения огня с левой руки. А так же более затрудненную, по сравнению с АК, смену магазина.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х39 мм (СП-5, СП-6, ПАБ -9),


7,62х39 мм


Длина


700 мм


Длина ствола


415 мм


Вес без патронов


3200 г


Емкость магазина


20 или 30 патронов


Боевая скорострельность


до 400 выстр/мин


Прицельная дальность


700 мм