# Оц-20 Гном

Оружия Энциклопедия

ОЦ-20 "Гном".


Гладкоствольный револьвер ОЦ - 20 "Гном" предназначен для вооружения милиции и частных охранных агентств с особыми уставными задачами. Револьвер разработан в середине 1990х годов в ЦНИИТОЧМАШ.

Для стрельбы из револьвера ОЦ - 20 "Гном" применяются специальные патроны, собранные в укороченной гильзе 32го охотничьего калибра.

УСМ двойного действия, неавтоматические предохранители отсутствуют, автоматический предохранитель в передней части рукоятки, отключается при обхвате рукоятки рукой. На передней части спусковой скобы предусмотрен упор для пальца при стрельбе с двух рук. Барабан на 5 патронов откидывается в левую сторону после нажатия на кнопку фиксатора позади барабана. На передней части рамки имеются крепления для лазерного целеуказателя.

Для револьвера ОЦ-20 разработаны патроны СЦ-110 (со стальной пулей, на расстоянии 25 метров пробивает бронеэлемент толщиной 4,5 мм), СЦ-110-02 (с дробовым зарядом, используют по групповой цели, либо по площади), СЦ-110-04 (со свинцовой пулей, обладает высоким останавливающим действием).

Револьвер является индивидуальным оружием и предназначен для поражения противника на коротких расстояниях. Принят на вооружение МВД.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


12,5х40 мм (СЦ-110, СЦ-110-02, СЦ-110-04)


Длина


250 мм


Вес без патронов


1100 г


Емкость барабана


5 патронов


Прицельная дальность


25 м