# Оц-54 Комплект

Оружия Энциклопедия

ОЦ-54 "Комплект".


Нож ОЦ-54 представляет собой дальнейшее развитие ножа НРС-2. "Комплект" совмещает в себе функции холодного и огнестрельного оружия. В рукоятке ножа размещено стреляющие устройство, позволяющее вести бесшумную и беспламенную стрельбу на дальностях до 25 м. В отличие от НРС-2 стрельба ведется в направлении лезвия. Еще одно ключевое различие - наличие быстросъемных стволов, позволяющих применять боеприпасы 5,45мм МПЦ, 7,62мм СП-4 или 9х18мм ПМ. Для предотвращения случайных выстрелов предусмотрен автоматический предохранитель.

Лезвие ножа выполнено из высококачественной нержавеющей стали. ОЦ-54 комплектуется подвеской, позволяющей разместить его на любом участке тела. Помимо самого ножа, в специальной сумке находится пила с полукруглым лезвием, шило, топор, кусачки и прочие приспособления, необходимые не только для боевых действия, но и для выживания вообще.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Россия


Калибр


7,62мм СП-4, 5,45мм МПЦ или 9х18ПМ


Длина


310 мм (без ножен)


Емкость магазина


1 патрон


Прицельная дальность


25 м