# P-08 Luger

Оружия Энциклопедия

P-08 Luger.


Хочешь мира - готовься к войне. Вторая часть этой латинской пословицы (Parabellum) и стала названием пистолета Георга Люггера, принятым на вооружение германской армии в 1908 г.

Этот пистолет, сконструированный под самый распространенный в мире девятимиллиметровый патрон 9х19мм Parabellum послужил рейху во время обеих мировых войн, и прославился своей потрясающей пробивной силой.

Пистолет создан по схеме короткого хода ствола с запиранием системой рычагов. Ударниковое УСМ одинарного действия. Магазин на 8 патронов расположен в рукоятке.

С 1989 года, когда был создан первый P-08, по пятидесятые годы ХХ века пистолет выпускался с длиной ствола от 98 до 203 мм, и более, под патрон 9х19мм Parabellum и 7,65мм Parabellum. Некоторые коммерческие версии выпускались в виде карабина с длинным стволом и деревянным съемным прикладом.

Несмотря на дороговизну производства и чувствительность к загрязнениям, P-08 длительное время стоял на вооружении многих стран мира. К плюсам стоит отнести удобную рукоятку и отличную точность стрельбы.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Германия


Калибр

9х19мм Parabellum, 7,65мм Parabellum

Длина


98мм, 102 мм, 152 мм, 203 мм и более


Длина ствола


230 мм со стволом 102 мм


Вес без патронов


890 г


Емкость магазина


8 патронов