# P83

Оружия Энциклопедия

P83.


Р83 выпускался на заводе Z.M. Lucznik (Польша), и с 1983 года стоял на вооружении польской армии, заменив устаревший Р64. В настоящее время Р83 заменяется на WIST-94.

Р83 построен по схеме со свободным затвором, УСМ двойного действия, предохранитель флажкового типа расположен на левой стороне затвора. Магазин однорядный, защелка магазина расположена в низу рукоятки. Вообще, технически Р83 - тот же старый добрый ПМ, с единственным существенным отличием - затвор Р83 изготовлен штамповкой из стального листа.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Польша


Калибр


9х18 ПМ, 9х17 мм


Длина


165 мм


Длина ствола


90 мм


Вес без патронов


730 г


Емкость магазина


8 патронов