# Para Ordnance P14-45

Оружия Энциклопедия

Para Ordnance P14-45.


Пистолеты фирмы Para Ordnance (Канада) ориентированы, в первую очередь, на спортсменов, стреляющих по правилам UPSC и IDPA. Внешне P14-45 очень похож на Кольт М1911 и отличается более широкой рукояткой, вмещающий двухрядный магазин на 14 патронов калибра .45ACP (у Кольта - 7 патронов).

P14-45 построен по Браунинговской схеме с коротким ходом ствола и запиранием посредством взаимодействия боевого упора с окошком для экстракции гильз. УСМ одинарного действия. Р14-45 имеет автоматический предохранитель, блокирующий ударник до полного нажатия спускового крючка. Как спортивный пистолет, Р14 оснащен "спортивным" спусковым механизмом, специальным курком и регулируемым прицелом.

Помимо варианта Р14-45, Para Ordnance выпускает модификацию P14-45 LDA с УСМ двойного действия, а так же компактную (Р10-45) и полукомпактную (Р12-45) версию пистолета.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Канада


Калибр


.45ACP, .43S&W


Длина


216 мм


Длина ствола


127 мм


Вес без патронов


1100 г


Емкость магазина


10, 12, 14 или 16 патронов