# Паук

Оружия Энциклопедия

"Паук".


Опытный пистолет "Паук" разработан С.В. Уржумцевым на основе АПС с учетом требований американского рынка. От "Стечкина" "Паук" отличается, кроме внешнего вида, наличием газового тормоза отката, что существенно снижает отдачу, в связи с чем "Паук" обладает большей кучностью и точностью, нежели АПС. УСМ двойного действия позволяет вести только одиночный огонь. Пистолет построен под один из самых распространенных на Западе и в США пистолетных патронов - 9х19 мм Para.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х19 Para


Длина


225 мм


Длина ствола


140 мм


Вес без патронов


980 г


Емкость магазина


20 патронов