# Пистолет Макарова Модернизированный (Пмм)

Оружия Энциклопедия

Пистолет Макарова Модернизированный (ПММ).


Выпускаемый ИЖМЕХом ПММ с 1994 года конструктивно мало чем отличается от базовой модели, прослужившей более сорока лет. Главное отличие - наличие тормоза отката, выполненного в виде трех винтовых канавок в патроннике, емкость магазина увеличена с 8 до 12 патронов.

Для ПММ был разработан специальный патрон 57-Н-181СМ, который по размерам не отличается от штатного 9х18 ПМ, но по пробивному и останавливающему действию не уступает патрону 9х19 Para. В настоящее время разрабатываются варианты штатного патрона с экспансивной и трассирующей пулей.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


9 мм


Длина


165 мм


Длина ствола


93 мм


Вес без патронов


760 г


Емкость магазина


12 патронов


Начальная скорость пули


420 м/с


Боевая скорострельность


30 выстр/мин


Прицельная дальность


50 м